Copyright: Ayuda de Microsoft Exchange Server  (c) 1999 Microsoft Corporation
Citation: (c) 1999 Microsoft Corporation


General (directiva de ADC predeterminada)

Una directiva de ADC predeterminada está formada por un conjunto de atributos predeterminados que replican acuerdos de conexión.  La directiva se aplica a todos los acuerdos de conexión.


Desde Exchange (directiva de ADC predeterminada)

Utilice esta ficha para especificar los atributos que van a formar la directiva para acuerdos de conexión.  Estos atributos se replican de manera predeterminada del directorio de Exchange a Active Directory de Windows.

  Atributos


Desde Windows (directiva de ADC predeterminada)

Utilice esta ficha para especificar los atributos que van a formar la directiva de acuerdos de conexión. Estos atributos se replican de manera predeterminada de Windows a Exchange.

  Atributos


Atributos

Especifique los atributos que se van a replicar desde los objetos seleccionados actualmente en la casilla Objectos en las fichas Desde Windows y Desde Exchange.


General (Active Directory Connector)

Esta ficha muestra el nombre del servidor local de Active Directory Connector.

  Servidor local


Servidor local

Nombre del servidor donde se va a instalar Active Directory Connector.


Registro de diagnósticos (Active Directory Connector)

Utilice esta ficha para seleccionar los niveles y las categorías de registro para Active Directory Connector (ADC). Cada categoría de registro proporciona mensajes informativos, de advertencia y de error.

Los niveles de registro de diagnósticos determinan los sucesos de ADC que se escriben en el registro de sucesos de aplicación de Windows. Los sucesos varían desde sucesos significativos (como un error al inicializar ADC), a sucesos de importancia moderada (como la confirmación del número de objetos que se van a replicar) y a aquellos sólo importantes para la depuración. Generalmente sólo se registran los sucesos significativos. Sin embargo, cuando ocurre un problema, el registro de diagnósticos permite al usuario cambiar los niveles de registro para capturar sucesos más detallados.

  Categoría

  Categoría de los niveles de registro


Categoría

Un grupo de funciones de aplicación relacionadas. Los niveles de registro se establecen por su categoría.

La tabla que aparece a continuación describe todas las categorías.

Categoría	Descripción de mensajes
Replicación	Sucesos que tienen lugar durante la replicación.
Administración de cuentas	Sucesos que se produjeron mientras se creaban o eliminaban cuentas de Windows.
Asignación de atributos	Sucesos que se produjeron mientras se asignaban atributos entre Active Directory de Windows y el directorio de Exchange.
Controlador del servicio	Sucesos que se produjeron cuando el servicio se iniciaba o se detenía.
Operaciones LDAP	Sucesos que se produjeron mientras se tenía acceso al directorio mediante LDAP.


Categoría de los niveles de registro

Muestra el nivel de registro para la categoría.

El nivel de registro determina los eventos que se escriben en el registro de sucesos de la aplicación de Windows. Si se produce un suceso de una gravedad menor o igual que el nivel de registro, el suceso se registra automáticamente.

Nivel	Descripción
Ninguno (nivel predeterminado)	Sólo se registran sucesos críticos o sucesos de error. Incluye información sobre si Active Directory Connector se ha iniciado o detenido correctamente, los mensajes de error que indican que el servicio no pudo iniciarse, o mensajes de error que indican que faltan componentes necesarios por instalar.
Mínimo	Incluye información sobre si se pudo o no agregar o quitar cuentas de usuario desde el directorio así como errores específicos ocurridos al establecer una sesión LDAP o al actualizar el directorio.
Medio	Incluye información sobre si existen o no existen objetos específicos en el directorio así como advertencias sobre errores proxy.
Máximo	Incluye información detallada sobre el estado de la replicación.


General (acuerdo de conexión)

Utilice esta ficha para especificar el nombre del acuerdo de conexión que esté creando, el tipo de replicación de directorio que proporcionará el acuerdo de conexión y para seleccionar el servicio de Active Directory Connector que alojará el acuerdo de conexión.

  Nombre

  Sentido de la replicación

  Servicio de Active Directory Connnector


Nombre

Nombre del acuerdo de conexión que se está creando. Este nombre no puede modificarse una vez creado el acuerdo de conexión.


Sentido de la replicación

Seleccione uno de los siguientes sentidos de replicación.

Dirección	Descripción
Ambos sentidos	Durante una replicación en ambos sentidos, Active Directory de Windows se actualiza en primer lugar con información del directorio de Exchange.  A continuación, la información de Exchange se replica en Windows.
De Exchange a Windows	Actualiza Active Directory de Windows.
De Windows a Exchange	Actualiza el directorio de Exchange.
Nota  En una replicación en ambos sentidos, el tipo de autenticación y las credenciales de Exchange y de Windows (especificados en la ficha Conexiones) deben poder escribir y leer tanto desde el directorio de Exchange como desde Active Directory de Windows. En una replicación en sentido único, el tipo de autenticación y las credenciales deben tener acceso de lectura al directorio de exportación (desde) y acceso de escritura al directorio de importación (a).

Al crear un nuevo usuario en Usuarios y equipos de Active Directory, se puede agregar un buzón de Exchange para el usuario únicamente si se ha configurado un acuerdo de conexión de tipo Ambos sentidos o De Windows a Exchange.


Servicio de Active Directory Connector

Seleccione un servidor que tenga instalado ADC. Si el servicio que busca no aparece en la lista, significa que no es compatible con el acuerdo de conexión que se está creando o modificando. Únicamente se muestran los servicios disponibles que son compatibles.


Conexiones (acuerdo de conexión)

Utilice esta ficha para proporcionar la información necesaria para establecer una conexión entre el servidor de Active Directory de Windows y el servidor del directorio de Exchange. Para cada conexión de servidor especifique el nombre del servidor, el tipo de autenticación de seguridad y una cuenta de usuario con permisos de escritura para el directorio del servidor.

La sintaxis utilizada para identificar la cuenta de usuario Conectar como para Windows varía según el tipo de Autenticación que se seleccione.  Sin embargo, para Exchange se necesita el nombre de dominio independientemente del tipo de autenticación.

  Servidor

  Autenticación

  Conectar como

  Modificar

  Número de puerto


Servidor

Nombre del servidor al que se va a conectar.


Autenticación

Tipo de autenticación de seguridad que se utiliza al conectarse al servidor.

Tipo	Descripción
Básica (texto sin cifrar) mediante SSL	Habilita la autenticación mediante un texto sin cifrar a través de un canal cifrado con SSL (Secure Sockets Layer). Los acuerdos de conexión heredados deben utilizar este tipo de autenticación.
Desafío/Respuesta de Windows (valor predeterminado)	Habilita la autenticación mediante el sistema de seguridad de red de Windows.
Desafío/Respuesta de Windows mediante SSL	Habilita la autenticación mediante el sistema de seguridad de red de Windows a través de un canal cifrado con SSL.


Conectar como

Nombre de cuenta de usuario que se utiliza al establecer la conexión.

La cuenta de usuario debe tener permisos para escribir en el directorio del servidor al que se va a conectar. Utilice el botón Modificar  para designar una cuenta de usuario. Los acuerdos de conexión heredados deben utilizar la autenticación básica (texto sin cifrar) con SSL.


Modificar

Se selecciona para cambiar el nombre de cuenta de usuario y la contraseña de Conectar como.

La cuenta de usuario debe tener permisos para escribir en el directorio del servidor al que se va a conectar.


Número de puerto

Especifique el número de puerto de LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) que está utilizando actualmente el directorio de Exchange y al que se conectará el acuerdo de conexión. El directorio de Exchange utiliza, de manera predeterminada, el número de puerto 389. Compruebe que no se produce un conflicto con Windows 2000 a causa del número de puerto.

Nota  Para comprobar el número de puerto que está utilizando actualmente el directorio de Exchange, utilice el programa Administrador de Exchange Server. En el contenedor <nombre de organización>\<nombre del sitio>\Configuration\Servers\<nombre del servidor>\Protocols, en la ficha General del objeto de Configuración de LDAP (directorio), compruebe el valor Número de puerto.


Conectar como

Utilice este cuadro de diálogo para especificar el nombre de cuenta de usuario y la contraseña para establecer una conexión con el servidor. La cuenta de usuario debe tener permisos para escribir en el directorio del servidor al que se va a conectar.

La sintaxis utilizada para identificar la cuenta de usuario Conectar como varía según el tipo de Autenticación que se seleccione.  Sin embargo, para Exchange se necesita el nombre de dominio independientemente del tipo de autenticación.

Desafío/Respuesta de Windows

Al conectarse al servidor de Windows o al servidor de Exchange, la cuenta de usuario Conectar como se especifica con la forma:
<nombre de dominio de Windows>\<nombre de cuenta>
por ejemplo: Redmond\gladysl

  Conectar como

  Examinar

  Contraseña


Conectar como

Especifique el nombre de cuenta para establecer una conexión con el servidor.

La cuenta de usuario debe tener permisos para escribir en el directorio del servidor al que se va a conectar.


Examinar

Abre el cuadro de diálogo Seleccionar usuario que permite seleccionar un usuario en la lista de cuentas de usuario de la organización.


Contraseña

Escriba una contraseña para autenticar la cuenta de usuario.


Programa (acuerdo de conexión)

Utilice esta ficha para especificar cuándo y con qué frecuencia debe replicarse el acuerdo de conexión a todos los contenedores especificados en las fichas Desde Exchange o Desde Windows. La cuadrícula del programa está formada por filas que representan los días y columnas para bloques de 1 hora o de 15 minutos según la vista de detalle que se seleccione.

  Nunca

  Siempre

  Horas seleccionadas

  Vista Detalles

  Cuadrícula del programa

  Replicar todo el directorio la próxima vez que se ejecute el acuerdo


Nunca

Impide que el acuerdo de conexión realice una replicación del directorio a no ser que se seleccione Replicar ahora . Se utiliza para detener de manera temporal el acuerdo de conexión con el fin de que se efectúe el mantenimiento del sistema.


Siempre

Establece que se realice la replicación del directorio de manera continua.


Horas seleccionadas

Establece que se realice la replicación del directorio en las horas o bloques de horas especificados en la cuadrícula del programa.


Vista Detalles

Seleccione 1 hora para ver la cuadrícula del programa en incrementos de una hora, o seleccione 15 minutos para verla en incrementos de 15 minutos.


Replicar todo el directorio la próxima vez que se ejecute el acuerdo

Active esta casilla de verificación si desea que se replique el directorio completo. Desactive la casilla de verificación si desea que se replique únicamente la información del directorio que cambie. La primera vez que se ejecuta el acuerdo de conexión se replica el directorio completo de manera predeterminada.


Desde Exchange (acuerdo de conexión)

Utilice esta ficha para especificar los objetos del directorio de Exchange y los atributos específicos que desee replicar. Seleccione los contenedores del directorio de Exchange desde los que se realizará la replicación y la carpeta de Active Directory de Windows en la que se replicará.

Puede que sean necesarios dos ciclos de replicación antes de que toda la información, como los atributos, aparezca en las fichas de Exchange de un objeto de Windows replicado.

Nota  Se debe facilitar toda la información en la ficha Conexiones para poder conectarse al servidor de Exchange y seleccionar los contenedores de objetos destinatarios de Exchange de los que se tomarán las actualizaciones, o para poder conectarse al servidor de Windows y seleccionar una carpeta de Active Directory de Windows como destino.

  Contenedores de objetos destinatarios de Exchange

  Agregar

  Quitar

  Destino predeterminado

  Modificar

  Objetos


Contenedores de objetos destinatarios de Exchange

Los contenedores de objetos destinatarios de Exchange desde los que se replicarán los objetos de directorio.


Agregar

Se utiliza para agregar contenedores de objetos destinatarios de Exchange desde los que se replican los objetos de directorio.


Quitar

Quita el contenedor seleccionado de la lista de contenedores de objetos destinatarios de Exchange.


Destino predeterminado

El objeto de Active Directory de Windows donde se crean nuevos objetos de Active Directory de Windows que corresponden a los objetos del directorio de Exchange que se replican por primera vez. Los objetos del directorio de Exchange que correponden a objetos de Active Directory de Windows en otras ubicaciones continuarán replicando los objetos de Active Directory de Windows que ya existen, incluso si se encuentran en otra ubicación diferente al destino predeterminado.


Modificar

Se selecciona para examinar Active Directory de Windows y seleccionar un objeto de directorio como destino predeterminado para los objetos replicados del directorio de Exchange.


Objetos

Muestra los tipos de objetos que se van a replicar.

El tipo de marca indica el tipo de replicación que se va a efectuar en el objeto.

Tipo de marca	Descripción
Negro	El objeto se replica con todos los atributos especificados en la directiva.
Ninguno	No se seleccionan ningún atributo para el objeto. El objeto no se replicará.


Desde Windows (acuerdo de conexión)

Utilice esta ficha para especificar los objetos de Active Directory de Windows y los atributos específicos que desea replicar. Seleccione las carpetas de Active Directory de Windows desde las que se realizará la replicación y el contenedor del directorio de Exchange en el que se replicará.

Puede que sean necesarios dos ciclos de replicación antes de que los atributos aparezcan en las fichas de Exchange de un objeto de Windows replicado.

Nota  Se debe facilitar toda la información en la ficha Conexiones para poder establecer la conexión al servidor de Windows y elegir las carpetas de Active Directory de Windows desde las que se efectuarán las actualizaciones, o para poder establecer la conexión al servidor de Exchange así como elegir un contenedor de objetos destinatarios de Exchange como destino.

  Unidades organizativas de Windows

  Agregar

  Quitar

  Destino predeterminado

  Modificar

  Objetos

  Replicar los objetos protegidos de Active Directory en el directorio de Exchange


Unidades organizativas de Windows

La lista de los contenedores de Active Directory de Windows desde los que se replicarán los objetos seleccionados.


Agregar

Se utiliza para examinar Active Directory de Windows y seleccionar los contenedores desde los que se replicarán los objetos de directorio.


Quitar

Quita el contenedor seleccionado de la lista de contenedores de Active Directory de Windows.


Destino predeterminado

El contenedor de objetos destinatarios de Exchange que es el destino para los objetos replicados de Active Directory de Windows.


Modificar

Se utiliza para seleccionar el contenedor de objetos destinatarios de Exchange al que se replicarán los objetos de Active Directory de Windows.


Replicar objetos protegidos de Active Directory en el directorio de Exchange

Active esta casilla de verificación para filtrar los objetos que se van a replicar de Windows a Exchange de acuerdo con las Listas de control de acceso establecidas para esos objetos.


Eliminación (acuerdo de conexión)

Utilice esta ficha para especificar el método que utiliza Active Directory Connector para replicar la eliminación de los objetos de directorio. Se puede seleccionar un método diferente para cada sentido de la replicación.

Se puede especificar, por ejemplo, que cuando se eliminen buzones de Exchange, también se eliminen las cuentas de usuario de Windows correspondientes, o que cuando los nombres de los objetos se escriban en un archivo de registro se conserven los objetos de destino.

  Al replicar eliminaciones de Active Directory de Windows

  Al replicar eliminaciones del directorio de Exchange


Al replicar eliminaciones de Active Directory de Windows

Seleccione el método que desea utilizar al replicar la eliminación de las cuentas de usuario de Windows.

•	Eliminar buzones de Exchange, destinatarios personalizados y listas de distribución

Se selecciona para eliminar en el directorio de Exchange cualquier cuenta de usuario eliminada en Active Directory de Windows.

•	Mantener los elementos eliminados de Exchange y almacenar la lista de eliminación en el archivo CSV temporal

La lista de los objetos eliminados se encuentra en un archivo de registro de valores separados por comas (CSV). Se anexa información a este archivo a medida que se realiza la replicación.

El archivo de registro está ubicado en %SystemRoot%\MSADC\<Nombre del acuerdo de conexión>\ex55.csv

La lista de eliminaciones puede revisarse si abre el archivo de registro en una aplicación de hoja de cálculo. Puede actualizar el directorio de Exchange con las eliminaciones almacenadas en el archivo de registro mediante el comando Importación masiva del programa Administrador de Exchange.

Nota  Active Directory Connector no efectúa ninguna comprobación ni mantenimiento de la lista de eliminaciones, por lo que el archivo continuará aumentando de tamaño a medida que se vayan anexando entradas.  El usuario es el encargado de asegurar que hay suficiente espacio disponible en el disco y de eliminar el archivo cuando ya no sea necesario para recuperar así el espacio de disco que éste ocupaba.


Al replicar eliminaciones del directorio de Exchange

Seleccione el método que desea utilizar al replicar la eliminación de los buzones de Exchange.

•	Eliminar los usuarios, contactos y grupos de Windows

Se selecciona para eliminar en Active Directory de Windows cualquier buzón eliminado en el directorio de Exchange.

•	Mantener los elementos eliminados de Windows y almacenar la lista de eliminación en el archivo LDF temporal

Se selecciona para quitar cualquier atributo de correo de los objetos de Active Directory de Windows cuyo buzón correspondiente se ha eliminado del directorio de Exchange. La lista de objetos eliminados se almacena en un archivo LDF. Se anexa información a este archivo a medida que se realiza la replicación.

El archivo de registro se encuentra ubicado en %SystemRoot%\MSADC\<Nombre del acuerdo de conexión>\win2000.ldf.

La lista de eliminaciones puede revisarse abriendo el archivo de registro en una aplicación de procesamiento de texto.

Nota  Active Directory Connector no efectúa ninguna comprobación ni mantenimiento de la lista de eliminaciones, por lo que el archivo continuará aumentando de tamaño a medida que se vayan anexando entradas.  El usuario es el encargado de asegurar que hay suficiente espacio disponible en el disco y de eliminar el archivo cuando ya no sea necesario para recuperar así el espacio de disco que éste ocupaba.


Avanzado (acuerdo de conexión)

Utilice esta ficha para definir las opciones de paginación para el servicio de replicación, especificar si se trata de un acuerdo de conexión principal y determinar cómo realizar una replicación en una cuenta de Windows que no existe en el dominio.

  Resultados paginados

  Éste es un acuerdo de conexión principal para la organización Exchange conectada

  Éste es un acuerdo de conexión principal para el dominio de Windows conectado

  Al replicar un buzón cuya cuenta de Windows principal no exista en el dominio


Resultados paginados

La paginación mejora el rendimiento mediante la agrupación de los objetos que van a replicarse antes de cada solicitud para el servicio de replicación. Un tamaño de página más grande (más entradas por página) significa menos solicitudes pero requiere una memoria superior. El valor predeterminado es de 20 entradas por página.

Si este acuerdo de conexión se configura para que se replique de Windows a Exchange, la opción Entradas de Exchange Server por página no está disponible. Si el acuerdo de conexión se configura para replicar de Exchange a Windows, la opción Entradas de Windows Server por página no está disponible.

El tamaño de página para Exchange no debe exceder los resultados de búsqueda de LDAP en el servidor.  Si se configura el tamaño de página como cero no se efectuará la replicación.


Éste es un acuerdo de conexión principal para la organización Exchange conectada

La casilla de verificación indica si el acuerdo de conexión es un acuerdo de conexión principal o un acuerdo de conexión no principal con Exchange. La casilla de verificación está activada de manera predeterminada.

Desactive la casilla de verificación para designar el acuerdo de conexión como acuerdo de conexión no principal. Un acuerdo de conexión no principal no crea ningún objeto nuevo en Exchange. Únicamente replica atributos entre los objetos de los buzones de Exchange y sus correspondientes objetos de usuario de Windows. La replicación se establece solamente donde la cuenta de usuario de Windows esté designada como Cuenta principal de Windows en la ficha General del buzón de Exchange. Si la cuenta de usuario de Windows no tiene un objeto correspondiente en el directorio de destino, el acuerdo de conexión no principal no creará uno.

Un acuerdo de conexión no tiene que ser necesariamente un acuerdo de conexión principal para que la replicación se lleve a cabo.

El tipo de objeto creado depende del tipo de objeto que se replica y de si el objeto está habilitado para correo.

Al replicar objetos de Active Directory de Windows en el directorio de Exchange:

	Objeto de Windows replicado	Objeto de Exchange creado
Habilitado para correo	usuario	destinatario personalizado
	contacto	destinatario personalizado
	grupo	lista de distribución
Habilitado para buzón	usuario	buzón
Al replicar objetos del directorio de Exchange en Active Directory de Windows:

Objeto de Exchange replicado	Objeto de Windows creado
buzón	usuario
destinatario personalizado	contacto o usuario
lista de distribución	grupo
Importante

Si utiliza más de un acuerdo de conexión para replicar las cuentas de usuario de Windows en una única organización de Exchange, es importante que sólo uno de los acuerdos de conexión se designe como acuerdo de conexión principal. Si hay varios acuerdos de conexión principales que se replican en la misma organización de Exchange, habrá objetos destinatarios duplicados en dicha organización. Por lo tanto, la casilla de verificación Éste es un acuerdo de conexión principal para la organización Exchange conectada está activada de manera predeterminada únicamente en el primer acuerdo de conexión creado. Si se crean acuerdos de conexión para más de una organización de Exchange, asegúrese de activar manualmente la casilla de verificación en sólo un acuerdo de conexión para cada organización de Exchange.


Éste es un acuerdo de conexión principal para el dominio de Windows conectado

Esta casilla de verificación indica si el acuerdo de conexión es un acuerdo de conexión principal o un acuerdo de conexión no principal para el dominio de Windows. La casilla de verificación está activada de manera predeterminada.

Desactive la casilla de verificación para designar el acuerdo de conexión como acuerdo de conexión no principal. Un acuerdo de conexión no principal no crea objetos nuevos en Windows 2000. Únicamente replica atributos entre los objetos de usuario de Windows y su correspondiente buzón de Exchange. Si la cuenta de usuario de Windows no tiene un objeto correspondiente en el directorio de destino, el acuerdo de conexión no principal no creará uno.

Un acuerdo de conexión no tiene que ser necesariamente un acuerdo de conexión principal para que la replicación se lleve a cabo.

El tipo de objeto creado depende del tipo de objeto que se replica y de si el objeto está habilitado para correo.

Al replicar objetos de Active Directory de Windows en el directorio de Exchange:

	Objeto de Windows replicado	Objeto de Exchange creado
Habilitado para correo	usuario	destinatario personalizado
	contacto	destinatario personalizado
	grupo	lista de distribución
Habilitado para buzón	usuario	buzón
Al replicar objetos del directorio de Exchange en Active Directory de Windows:

Objeto de Exchange replicado	Objeto de Windows creado
buzón	usuario
destinatario personalizado	contacto o usuario
lista de distribución	grupo
Importante

Si utiliza más de un acuerdo de conexión para replicar las cuentas de usuario de Windows en una única organización de Exchange, es importante que sólo uno de los acuerdos de conexión se designe como acuerdo de conexión principal. Si hay varios acuerdos de conexión principales que se replican en la misma organización de Exchange, habrá objetos destinatarios duplicados en dicha organización. Por lo tanto, la casilla de verificación Éste es un acuerdo de conexión principal para el dominio de Windows conectado está activada de manera predeterminada únicamente en el primer acuerdo de conexión creado. Si se crean acuerdos de conexión para más de una organización de Exchange, asegúrese de activar manualmente la casilla de verificación en sólo un acuerdo de conexión para cada organización de Exchange.


Objetos habilitados para correo y para buzón

Los objetos de Active Directory de Windows pueden ser objetos habilitados para correo y habilitados para buzón.

Habilitado para correo

Un objeto habilitado para correo tiene una dirección de correo electrónico asociada al mismo, pero no tiene ningún buzón de Exchange; por lo tanto, puede recibir mensajes de correo electrónico procedentes de usuarios de Exchange pero tiene que conectarse a una tercera aplicación para enviar un mensaje de correo electrónico.

•	En Usuarios y equipos de Active Directory de Windows, haga doble clic en un usuario, contacto o grupo. En el menú contextual, seleccione Habilitar Exchange Mail.

Habilitado para buzón

Un objeto habilitado para buzón cuenta con un buzón de Exchange asociado al mismo y, por lo tanto, puede enviar y recibir mensajes de correo electrónico. Únicamente las cuentas de usuario de Windows pueden estar habilitados para buzón.

En Usuarios y equipos de Active Directory de Windows, una cuenta de usuario de Windows puede pasar a estar habilitado para buzón al seguir los pasos que se indican a continuación:

•	Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en un usuario y, en el menú contextual, haga clic en Agregar buzón de Exchange.  Escriba un Alias, seleccione un servidor y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Una cuenta de usuario de Windows también puede pasar a estar habilitado para buzón si se designa como cuenta principal de Windows en la ficha General de un buzón de Exchange. La cuenta de usuario estará habilitada para buzón a partir del siguiente ciclo de replicación.


Al replicar un buzón cuya cuenta de Windows principal no exista en el dominio

Seleccione la manera de replicar un buzón que no tiene una cuenta principal de Windows en el dominio:

•	Crear un contacto de Windows

Un puntero a una dirección exterior o a un destinatario externo a la organización.

•	Crear una cuenta de usuario de Windows deshabilitada

Una cuenta de usuario que no permite inicios de sesión.

•	Crear un nuevo usuario de Windows

Un registro que está formado por toda la información que define a un usuario en Windows 2000. Crea una nueva cuenta de usuario en el directorio de Windows 2000 que incluye grupos de suscripción y los derechos y permisos del usuario.