Copyright: © Copyright 1998-2001, Symantec Corporation
Citation: © Copyright 1998-2001, Symantec Corporation


Introducción al Asistente de arranque de Ghost

El Asistente de arranque de Ghost le permite llevar a cabo varias tareas de clonación diferentes. En una tarea dada, el Asistente de arranque de Ghost le guía a través de los diferentes pasos para seleccionar la configuración y los controladores necesarios para crear el paquete de arranque.


Tipo de controlador

Un cliente de Ghost puede utilizar dos tipos de controladores: un controlador de paquetes o un controlador NDIS2. Ambos tipos de controlador se suelen suministrar con las tarjetas de red, de forma que puede elegir cuál desea utilizar. Algunos fabricantes de tarjetas de red no suministran controladores de paquetes con el hardware.

Controladores de paquetes:	Normalmente, los controladores de paquetes son archivos ejecutables de DOS (con la extensión de nombre de archivo .com o .exe) que se cargan desde el archivo Autoexec.bat antes de cargar Norton Ghost. Norton Ghost se comunica directamente con el controlador de paquetes para utilizar los servicios proporcionados por la tarjeta de red.

Controladores NDIS2:	Los controladores NDIS2 funcionan con el Cliente de Microsoft Network. Los controladores NDIS2 se usan en DOS y se cargan desde el archivo Config.sys de DOS.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Ficha Controlador NDIS2

Los controladores NDIS2 son más difíciles de configurar que los controladores de paquetes, pero el Asistente de arranque de Ghost se encarga de algunos de los detalles. Estos controladores se encuentran en el disco suministrado con la tarjeta de red.

Configurar: 	Este botón permite al Asistente de arranque de Ghost rellenar el resto de la página con la información contenida en los archivos de configuración suministrados con el controlador NDIS2.

El Asistente de arranque de Ghost lee el archivo Oemsetup.inf suministrado por el fabricante de la tarjeta de red para determinar qué parámetros es necesario especificar.

Archivo: 	El nombre de archivo de DOS del controlador NDIS2. Los controladores NDIS2 suelen tener la extensión .dos al final del nombre.

Unidad: 	El nombre interno del controlador. No es igual que el nombre de archivo. Este nombre se utiliza cuando se genera el archivo de configuración Protocol.ini y siempre debe terminar con el carácter $. Si el programa de instalación no rellena este campo, lea el archivo Protocol.ini de ejemplo que se encuentra en el mismo directorio del controlador para conocer su nombre.

Parámetros: 	Son los parámetros del archivo de configuración Protocol.ini. Si utiliza el programa de instalación para completar automáticamente esta página, verá los parámetros que debe ajustar. En la mayor parte de las tarjetas Plug-and-Play, todos son opcionales, de forma que puede aceptar los valores predeterminados o dejar el campo en blanco.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Ficha Controlador de paquetes

Los controladores de paquetes son archivos ejecutables que se inician durante el procesamiento del archivo Autoexec.bat. Debe especificar la ubicación del controlador de paquetes para que el Asistente de arranque de Ghost pueda copiar el archivo en la plantilla actual. Los controladores de paquetes se incluyen normalmente en el disco del controlador que se suministra con la tarjeta de red.

Ubicación del controlador de paquetes

Aquí se especifica la ubicación del archivo ejecutable del controlador de paquetes. Si va a instalarlo desde los discos originales que se proporcionan con la tarjeta de interfaz de red, el controlador de paquetes se debe encontrar en un directorio llamado Packet o Pktdrv.

Parámetros de la línea de comando

Dado que un controlador de paquetes es un archivo ejecutable, puede tomar parámetros de línea de comando. Estos parámetros varían de un controlador a otro y sueles ser opcionales en las tarjetas de red  Plug-and-Play. Si cree que el controlador seleccionado requiere parámetros de línea de comando para funcionar correctamente en la red, consulte la documentación incluida con la tarjeta de red. A menudo se suministra en forma de un archivo Léame.txt que se encuentra en el mismo directorio que el controlador.

Debajo del campo de parámetros de la línea de comando hay una vista previa de la línea que aparecerá en el archivo Autoexec.bat del disco de arranque de Ghost cuando esté terminado.

Modo de multidifusión

La mayor parte de las tarjetas de interfaz de red admiten diferentes métodos para recibir multidifusión de la red.  Normalmente Norton Ghost puede determinar el mejor método que se puede utilizar en función de la información del controlador de paquetes. Sin embargo, algunos controladores de paquetes interpretan erróneamente su capacidad y, en estos casos, el modo de multidifusión se debe establecer de forma expresa.

Aunque Norton Ghost no es compatible con la multidifusión de imágenes de Ghost, es necesario configurar un modo de multidifusión.

Hay tres alternativas:

Seleccionar automáticamente

Ésta es la opción predeterminada. Norton Ghost selecciona el mejor modo en función de la información del controlador de paquetes.

Modo de recepción 5

Esta opción puede ser menos eficaz que permitir que Ghost seleccione el modo de forma automática, pero lo admiten la mayoría de las tarjetas. Utilícelo si la opción anterior no funciona.

Modo de recepción 6

Es menos eficaz que el modo 5. Utilícelo si no funciona el modo de recepción 5.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Configuración de red

El software de cliente se comunica con el servidor mediante una pila del protocolo TCP/IP integrada. Como las redes se pueden configurar de muchas maneras diferentes, debe especificar los parámetros siguientes.

DHCP asignará la configuración de IP

El software de cliente utiliza DHCP para obtener los parámetros de red de forma automática.

Se define una configuración de IP propia

El software de cliente utiliza parámetros de red asignados estáticamente. Debe especificar la dirección IP, la máscara de subred y la gateway que utiliza Norton Ghost. Esto sólo es necesario en redes donde no hay un servidor DHCP.

Primera dirección IP

Especifica la dirección IP que debe usar el cliente de Ghost, en el formato estándar de IP con puntos. No puede haber dos equipos en la red con la misma dirección IP. Si utiliza el Asistente de arranque de Ghost para generar un lote de discos de arranque, el último número de la dirección IP se incrementa para cada disco, con lo que se asegura que la dirección es diferente en cada uno.

Máscara de subred

Especifica la máscara de subred de la red en el formato estándar de IP con puntos.

Gateway

Especifica la dirección de la gateway en el formato de IP con puntos. Este valor lo utiliza el cliente para reenviar paquetes a equipos que no están conectados a la misma subred que el equipo cliente.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Unidad de destino

El Asistente de arranque de Ghost crea un disco de arranque. Seleccione la letra de la unidad de destino y el número de discos que necesita.

Letra de unidad

Seleccione la letra de la unidad de disco que desea utilizar para crear el disco de arranque.

Número de discos que desea crear

Seleccione el número de discos de arranque que desea crear. Esta opción es útil para crear un lote de discos de arranque idénticos para utilizar en varios clientes. Si seleccionó una dirección IP fija en el cuadro de diálogo Configuración de red o en el cuadro de diálogo Configuración del cliente de red, se generará una dirección IP única para cada disco. La dirección IP se incrementa en uno para cada disco sucesivo.

Formatear los discos

Si activa esta opción, el Asistente de arranque de Ghost formatea los discos antes de copiar los archivos necesarios para iniciar el equipo cliente. Al formatear el disco se garantiza la eliminación de los archivos existentes y espacio suficiente para los archivos de arranque en el disco. Si se desactiva, los archivos existentes permanecen en el disco.

Formato rápido

Si el disco ya se formateó como disquete de 1,44 MB, puede activar esta opción para borrar el disco y mantener el formato existente. Si no se activa esta opción, el Asistente de arranque de Ghost formateará el disco completamente, lo que tarda mucho más tiempo.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Detalles de la imagen de Ghost

El Asistente de arranque de Ghost crea un archivo de imagen de Norton Ghost nuevo.

Archivo de imagen

En este campo se especifica el nombre completo del archivo de imagen que se va a crear. Escriba el nombre en el campo o utilice el botón Examinar para buscar el archivo.

Descripción

Este campo le permite escribir un texto corto para describir el archivo de imagen. Este texto aparece en las demás aplicaciones de Ghost, con lo que se proporciona más información acerca de la imagen que con el simple nombre de archivo.


Página Comprobar

Esta página contiene un resumen de las opciones seleccionadas actualmente. Lea su contenido detenidamente para asegurarse de que toda la información es correcta. En esta etapa, la operación ya ha comenzado.

Para corregir errores

Haga clic en Atrás.


Dirección IP

Cada equipo de una red TCP/IP necesita una dirección IP única para que se pueda identificar en la red. Una dirección IP consta de cuatro números separados por puntos (por ejemplo 192.168.0.1). Ghost utiliza estas direcciones para especificar qué equipos reciben información.

Ghost puede obtener las direcciones IP de dos formas:

DHCP

Direcciones IP estáticas

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


DHCP

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) simplifica la tarea de configuración de los clientes de Ghost. Mediante DHCP, un cliente de Ghost puede determinar automáticamente su dirección IP poniéndose en contacto con un servidor DHCP que se ejecute en la red. DHCP proporciona igualmente los parámetros de máscara de subred y dirección de gateway.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Direcciones IP estáticas

Si selecciona direcciones IP estáticas, la dirección IP del cliente de Ghost se almacena en el archivo de configuración Wattcp.cfg. Ésta es la única opción en redes donde no hay servidores DHCP. Dado que las direcciones IP se administran manualmente, asegúrese de que el cliente de Ghost no recibe la misma dirección que otro equipo de la red.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Máscara de subred

La máscara de subred especifica el intervalo de direcciones IP a las que se puede tener acceso directamente desde la dirección IP actual. Cada uno de estos equipos a los que se puede acceder localmente se convierte en miembro de la subred local. Un equipo está en una subred diferente si la dirección IP está fuera de este intervalo de direcciones. Para comunicarse con un equipo de otra subred se utiliza una gateway.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Dirección de gateway

La dirección de gateway es la dirección IP de un equipo de la red que actúa como vínculo entre dos subredes. Toda la información que pasa entre las subredes se reenvía mediante el equipo gateway.


Plantilla de controlador

Una plantilla de controlador se compone del controlador de DOS para una tarjeta de red determinada más los archivos de configuración que necesita éste para funcionar correctamente. El Asistente de arranque de Ghost le permite crear una plantilla de controlador independiente para cada tipo de tarjeta de red que se va a utilizar. Cuando hay una plantilla de controlador para una tarjeta de red, puede crear rápidamente muchos paquetes de arranque diferentes que utilizan el mismo controlador sin tener que volver a especificar su información de configuración.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Wattcp.cfg

Los parámetros de red, como la dirección IP y la máscara de subred, para Norton Ghost se almacenan en el archivo de texto Wattcp.cfg. Este archivo lo crea el Asistente de arranque de Ghost, pero se puede modificar manualmente en el disco de arranque.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Plug and Play
Funcionalidad Plug and Play

Es un estándar de hardware que permite a los dispositivos como las tarjetas de red configurarse automáticamente. Los dispositivos Plug and Play son fáciles de configurar porque no hay que especificar los parámetros de IRQ y puerto de E/S al cargar los controladores de DOS.


Completado

El Asistente de arranque de Ghost ha terminado de crear los paquetes de arranque.


WIN32

Nombre genérico para los sistemas operativos de 32 bits de Windows de Microsoft, entre los que se incluyen Windows 95 (y versiones superiores) y Windows NT4 (y versiones superiores). El archivo Ghostpe.exe no se ejecuta en sistemas operativos WIN32 porque requiere acceso exclusivo al hardware.


Tipo de cliente
Ubicación del archivo ejecutable de Ghost

Ubicación de programas

Indique la ubicación de los archivos ejecutables del cliente. Normalmente, el Asistente de arranque de Ghost proporciona una ubicación predeterminada donde se pueden encontrar los archivos necesarios. Sin embargo, si los archivos se cambiaron de sitio o necesita utilizar una versión diferente de los clientes, puede que deba ajustar los valores de estos campos.

Parámetros

Este campo puede incluir parámetros adicionales de la línea de comandos necesarios para que funcione Ghost. Se pueden utilizar los parámetros enumerados en el manual de Norton Ghost.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Discos y paquetes de arranque

Mediante el Asistente de arranque de Ghost puede crear los elementos siguientes:

Discos de arranque de red para conexiones TCP entre iguales.

Discos de arranque para servicios entre iguales mediante USB y LPT.

Disco de arranque que permite escribir un archivo de imagen en un CD-ROM.

Discos de arranque en CD-ROM con controladores de CD-ROM genéricos para leer una imagen de Ghost en un CD-ROM.

Un disco que se utiliza para crear un CD-ROM de arranque.

Discos de arranque estándar que permiten utilizar Norton Ghost en un solo equipo.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Paquete de arranque

Es la colección completa de archivos necesarios para iniciar un equipo y ejecutar Ghost. Un paquete de arranque contiene los controladores de red para DOS de la plantilla de controlador seleccionada, así como los archivos de sistema de MS-DOS y el archivo ejecutable de Norton Ghost.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Tarjeta de interfaz de red

Esta página contiene una lista de los controladores de red para DOS almacenados en plantillas. Le permite seleccionar la plantilla que se utiliza para instalar el controlador de red en el paquete de arranque. El Asistente de arranque de Ghost incluye una lista de numerosas plantillas predefinidas para tarjetas de red comunes. Seleccione el nombre de la tarjeta de red instalada en el equipo que desea iniciar. Si el nombre de la tarjeta no está en la lista, cree una plantilla nueva.

¿Qué es una plantilla?

Cada plantilla contiene un controlador para DOS y los archivos de configuración necesarios para permitir el acceso a la red. El Asistente de arranque de Ghost utiliza tres tipos de plantillas:

Plantillas de controlador de paquetes

Plantillas de controlador NDIS2

Plantillas multitarjeta

Se puede utilizar cualquier tipo de plantilla para realizar la multidifusión.

Botón Modificar

Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de la plantilla. Le permite cambiar los detalles de configuración de la plantilla seleccionada. También puede ver las propiedades de la plantilla si hace doble clic en una entrada de la lista de plantillas.

Botón Añadir

Sirve para crear una plantilla nueva.

Botón Copiar

Sirve para crear una copia de la plantilla seleccionada. Copiar una plantilla existente puede ser más fácil que crear una plantilla nueva.

Botón Nombre

Sirve para cambiar el nombre de la plantilla seleccionada.

Botón Eliminar

Sirve para eliminar la plantilla seleccionada. Se le pedirá que confirme si desea eliminarla. Después de quitar una plantilla de la lista ya no se puede restaurar.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Propiedades de la plantilla

Le permite ver y modificar los detalles de configuración de la plantilla seleccionada. Este cuadro de diálogo consta de dos páginas: Controlador de red y Opciones avanzadas.

Página Controlador de red

Contiene los detalles de configuración de la plantilla. Dado que los controladores de paquetes y los controladores NDIS2 se configuran de maneras diferentes, la información de esta página depende del tipo de plantilla seleccionada. No se puede cambiar ninguna opción de configuración en las plantillas multitarjeta.

Página Opciones avanzadas

Le permite agregar archivos adicionales a la plantilla y modificar los archivos Config.sys y Autoexec.bat.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Ficha Avanzadas

Puede requerir controladores y programas adicionales para utilizar el dispositivo de red conectado al equipo. Por ejemplo, muchos dispositivos de red USB deben cargar un controlador adicional para el puerto USB antes de cargar el controlador para el dispositivo de red.


Controladores multitarjeta

Las plantillas multitarjeta permiten la creación de un paquete de arranque que contenga varios controladores NDIS2. Al iniciar el equipo, un controlador multitarjeta especial comprueba el hardware del equipo para ver si se puede utilizar alguno de los controladores NDIS2 al acceder a la tarjeta de red instalada.

Las plantillas multitarjeta son útiles porque en una misma red de área local se suelen utilizar tarjetas de red de diversos fabricantes y modelos. Puede crear un solo paquete de arranque y utilizarlo con todos los equipos sin necesidad de modificarlo.

En este cuadro de diálogo se enumeran las plantillas NDIS2 que se pueden utilizar en un paquete de arranque multitarjeta. Seleccione las tarjetas de red con las que utiliza el paquete de arranque. Puede seleccionar varias líneas de la lista si mantiene presionada la tecla CTRL mientras selecciona con el ratón.

Si va a crear un disco a partir del paquete de arranque, no seleccione más de cuatro o cinco controladores, puesto que el espacio del disco es limitado.

Nota: los archivos adicionales o las modificaciones de los archivos Autoexec.bat y Config.sys de las plantillas NDIS2 (como se especifica en la ficha Opciones avanzadas del cuadro de diálogo Propiedades de la plantilla) se sobrescriben con la configuración de la plantilla multitarjeta seleccionada.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Dirección del cliente de red

Para conectar a una red a través de TCP/IP, se deben especificar los parámetros siguientes:

DHCP asignará la configuración de IP

El software de cliente utiliza DHCP para obtener los parámetros de red de forma automática.

Se define una configuración de IP propia

El software de cliente utiliza parámetros de red asignados estáticamente. Se debe especificar la dirección IP, máscara de subred y gateway. Esto sólo es necesario en redes donde no hay un servidor DHCP.

Primera dirección IP

Especifica la dirección IP en el formato estándar de IP con puntos. No puede haber dos equipos en la red con la misma dirección IP. Si utiliza el Asistente de arranque de Ghost para generar un lote de discos de arranque, el último número de la dirección IP se incrementa para cada disco, con lo que se asegura que la dirección es diferente en cada uno de ellos.

Máscara de subred

Especifica la máscara de subred de la red en el formato estándar de IP con puntos.

Gateway

Especifica la dirección de la gateway en el formato de IP con puntos. Este valor lo utiliza el cliente para reenviar paquetes a equipos que no están conectados a la misma subred que el equipo cliente.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Determinar qué plantilla utilizar

Para que el paquete de arranque funcione correctamente, es importante seleccionar la plantilla correcta. Al crear un paquete de arranque para un equipo, la plantilla que seleccione debe ser adecuada para la tarjeta de red instalada en los equipos que se va a iniciar desde el paquete.

Para determinar qué tarjeta de interfaz de red está instalada en un equipo, examine el nombre del controlador desde dentro de Windows. Esto debe hacerse en el equipo cliente para el que se está preparando el paquete de arranque.

Para determinar qué tarjeta de interfaz de red está instalada en un equipo con Windows 9x

1	En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control.

2	Haga doble clic en Sistema.

3	En la ficha Administrador de dispositivos, expanda Adaptadores de red.

Se enumera la marca y el modelo de la tarjeta de red instalada.

Para determinar qué tarjeta de interfaz de red está instalada en un equipo con Windows NT 4

1	En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control.

2	Haga doble clic en Red.

En la ficha Adaptadores se enumeran la marca y el modelo de la tarjeta de red instalada.

Para determinar qué tarjeta de interfaz de red está instalada en un equipo con Windows 2000

1	En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control.

2	Haga doble clic en Sistema.

3	En la ficha Hardware, haga clic en Administrador de dispositivos.

4	Expanda Adaptadores de red.

Se enumera la marca y el modelo de la tarjeta de red instalada.

El nombre de la tarjeta de interfaz de red que se muestra en Windows puede no coincidir exactamente con el nombre de la plantilla correcta en el Asistente de arranque de Ghost.

Por ejemplo, en Windows, la tarjeta se puede enumerar como 3Com Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Ethernet NIC (3C905B-TX). En este caso, el texto entre paréntesis es el número de modelo real de la tarjeta, que indica que la plantilla del Asistente de arranque de Ghost llamada 3COM 3C90X NDIS (que funciona para todas las tarjetas 3C90) es la correcta.

En algunos casos, podrá elegir entre un controlador NDIS2 y una versión del controlador de paquetes de la misma plantilla. Ambas plantillas deben funcionar, pero es posible que una de ellas ofrezca mejor rendimiento. Experimente para ver cuál funciona mejor.

Puede que no haya ninguna plantilla en el Asistente de arranque de Ghost que resulte adecuada para la tarjeta de interfaz de red del equipo. En ese caso, consiga los controladores de DOS para la tarjeta en el disco suministrado con la misma o en el sitio Web del fabricante y añada una nueva plantilla al Asistente de arranque de Ghost.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Abrir el Asistente de arranque de Ghost

Para abrir el Asistente de arranque de Ghost

En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio > Programas > Norton Ghost > Asistente de arranque de Ghost.


Crear discos arranque con funciones de red

El Asistente de arranque de Ghost le ayuda a crear discos de arranque para conexiones de red TCP/IP entre iguales.

Debe conocer los tipos de tarjetas de red que están instaladas en los equipos. A menos que utilice la plantilla multitarjeta, tiene que crear un disco de arranque para cada tarjeta de red.

Para crear un disco de arranque con funciones de red

1	En la ventana del Asistente de arranque de Ghost, haga clic en Disco de arranque de redes entre iguales.

2	Haga clic en Siguiente.

3	Seleccione el controlador de red del fabricante y modelo de la tarjeta de red instalada en el equipo cliente.

Si el controlador correcto no está en la lista, agréguelo.

4	Haga clic en Siguiente.

5	Seleccione una de las siguientes opciones:

Usar PC-DOS: incluir PC-DOS en el disco de arranque.

Usar MS-DOS: incluir MS-DOS en el disco de arranque.

6	Haga clic en Siguiente.

7	En el campo GhostPE.exe, escriba la ruta de acceso correcta si el archivo ejecutable se cambió de sitio o desea utilizar una versión diferente de Ghost.

La ruta de acceso predeterminada del archivo ejecutable de Ghost aparece en el campo GhostPE.exe.

8	En el campo Parámetros, escriba los parámetros requeridos de la línea de comando.

9	Haga clic en Siguiente.

10	Realice una de las acciones siguientes.

Haga clic en DHCP asignará la configuración de IP si la red contiene un servidor DHCP.

Haga clic en Se define una configuración de IP propia y rellene los campos a continuación de esta opción si no hay un servidor DHCP en la red.

11	Haga clic en Siguiente.

12	En el campo Unidad de disco, escriba la letra de unidad correspondiente.

13	En el campo Número de discos que desea crear, escriba el número.

14	Haga clic en Formatear los discos para formatear los discos antes de crearlos.

15	Haga clic en Formato rápido para realizar una operación de formato rápido.

16	Haga clic en Siguiente.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Crear un disco de arranque que permita acceder a imágenes almacenadas en CD-ROM

Los discos de arranque compatibles con CD-ROM le permiten tener acceso a imágenes almacenadas en un disco compacto.

Para crear un disco de arranque compatible con CD-ROM

1	En la ventana del Asistente de arranque de Ghost, haga clic en Disco de arranque desde CD-ROM.

2	Haga clic en Siguiente.

3	Seleccione una de las siguientes opciones:

Usar PC-DOS: incluir PC-DOS en el disco de arranque.

Usar MS-DOS: incluir MS-DOS en el disco de arranque.

4	Haga clic en Siguiente.

5	En el campo GhostPE.exe, escriba la ruta de acceso correcta si el archivo ejecutable se cambió de sitio o desea utilizar una versión diferente de Ghost.

La ruta de acceso predeterminada del archivo ejecutable de Ghost aparece en el campo GhostPE.exe.

6	En el campo Parámetros, escriba los parámetros requeridos de la línea de comando.

7	Haga clic en Siguiente.

8	En el campo Unidad de disco, escriba la letra de unidad correspondiente.

9	En el campo Número de discos que desea crear, escriba el número.

10	Haga clic en Formatear los discos para formatear los discos antes de crearlos.

11	Haga clic en Formato rápido para realizar una operación de formato rápido.

11	Haga clic en Siguiente.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Crear una plantilla multitarjeta

Puede utilizar plantillas multitarjeta para crear un paquete de disco de arranque que contenga varios controladores NDIS2. Cuando se inicia el equipo, un controlador multitarjeta especial comprueba el hardware para ver si alguno de los controladores NDIS2 se puede utilizar para acceder a la tarjeta de red instalada.

Las plantillas multitarjeta son útiles porque en una misma red de área local se suelen utilizar tarjetas de red de diversos fabricantes y modelos. Puede crear un solo paquete de arranque para utilizarlo con todos los equipos cliente sin tener que modificarlo.

Consulte el Acuerdo de licencia de software para conocer las restricciones de uso.

Para crear una plantilla multitarjeta

1	En la ventana del Asistente de arranque de Ghost, seleccione el tipo de paquete de disco de arranque que desea crear.

2	Haga clic en Plantilla multitarjeta.

3	Haga clic en Siguiente.

4	Seleccione los controladores requeridos en la lista de controladores NDIS2.

Si va a crear un disco con el paquete de disco de arranque, no seleccione más de cinco controladores, ya que el espacio de un disco es limitado.

5	Haga clic en Siguiente.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Añadir un controlador de red al Asistente de arranque de Ghost

El Asistente de arranque de Ghost incluye controladores para más de 80 tarjetas de interfaz de red. Si su controlador no está en la lista, puede agregarlo en el asistente para que esté disponible la próxima vez que lo necesite.

Para añadir un controlador de red al Asistente de arranque de Ghost

1	En la ventana del Asistente de arranque de Ghost, seleccione el tipo de paquete de disco de arranque que desea crear.

2	Haga clic en Siguiente.

3	Haga clic en Añadir.

4	Seleccione una de las siguientes opciones:

Controlador de paquetes

Controlador NDIS2

Muchos fabricantes suministran ambos controladores con sus tarjetas de red para que pueda utilizar el que desee.

5	Haga clic en Aceptar.

6	En la ficha Avanzadas, haga clic en Opciones.

Puede requerir controladores y programas adicionales para utilizar el dispositivo de red conectado al equipo. Por ejemplo, muchos dispositivos de red USB deben cargar un controlador adicional para el puerto USB antes de cargar el controlador para el dispositivo de red.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Crear discos de arranque estándar con la opción de compatibilidad con LPT y USB
Para crear discos de arranque estándar con la opción de compatibilidad con LPT y USB

1	En la ventana del Asistente de arranque de Ghost, haga clic en Disco de arranque compatible con CD-R/RW, LPT y USB.

2	Haga clic en Siguiente.

3	Siga uno o varios de los procedimientos siguientes:

Active la opción Compatibilidad con USB para añadir compatibilidad con USB al disco de arranque.

Active la opción Compatibilidad con LPT para añadir compatibilidad con LPT al disco de arranque.

Desactive las opciones Compatibilidad con USB y Compatibilidad con LPT para crear un disco de arranque que ejecute Norton Ghost en un solo equipo.

Haga clic en Avanzadas para cambiar el modo o el puerto LPT.

Haga clic en Incluir controladores SCSI de Adaptec para incluir controladores compatibles con los controladores SCSI de Adaptec.

Estos controladores son necesarios para escribir una imagen directamente en un CDR SCSI compatible con Norton Ghost.

4	Haga clic en Siguiente.

5	Seleccione una de las siguientes opciones:

Usar PC-DOS: incluir PC-DOS en el disco de arranque.

Usar MS-DOS: incluir MS-DOS en el disco de arranque.

6	Haga clic en Siguiente.

7	En el campo GhostPE.exe, escriba la ruta de acceso correcta si el archivo ejecutable se cambió de sitio o desea utilizar una versión diferente de Norton Ghost.

La ruta de acceso predeterminada del archivo ejecutable de Norton Ghost aparece en el campo GhostPE.exe.

8	En el campo Parámetros, escriba los parámetros requeridos de la línea de comando.

9	Haga clic en Siguiente.

10	En el campo Unidad de disco, escriba la letra de unidad correspondiente.

11	En el campo Número de discos que desea crear, escriba el número.

12	Haga clic en Formatear los discos para formatear los discos antes de crearlos.

13	Haga clic en Formato rápido para realizar una operación de formato rápido.

14	Haga clic en Siguiente.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Configuración de LPT

Puede establecer un modo y un puerto LPT.

Igualmente, puede seleccionar un modo de ejecución de LPT. El valor predeterminado es ECP o EPP de alta velocidad, pero puede cambiar el modo a 8 bits bidireccional o a 4 bits bidireccional, si experimenta problemas para conseguir una conexión con LPT. La conexión funciona en cualquier modo. Para lograr el mejor rendimiento, utilice ECP o EPP de alta velocidad.

Si no puede conseguir una conexión con el puerto LPT predeterminado, puede conectar con un puerto específico.


Servicios entre iguales

El Asistente de arranque de Ghost crea un disco de arranque que puede hacer lo siguiente:

Le permite escribir imágenes de Norton Ghost en un CD-R/RW.

Ejecuta Ghostpe.exe en equipos que tienen compatibilidad con LPT y USB.

Sólo contiene el archivo Ghostpe.exe.

Norton Ghost no permite escribir en una unidad de CD que esté conectada mediante un cable USB.

El modo predeterminado es ECP o EPP de alta velocidad. Si tiene problemas con la conexión LPT, establezca el modo a bidireccional de 8 bits o a bidireccional de 4 bits. La próxima vez que cree un disco de arranque, el modo se restablecerá al predeterminado, ECP o EPP de alta velocidad.

Si tiene varios puertos paralelos y quiere conectar mediante uno distinto al puerto LPT1 predeterminado, utilice la opción de puerto LPT para especificar el puerto al que se conecta el cable. Si no puede conseguir una conexión con el puerto LPT predeterminado, puede conectar con un puerto específico.

Puede incluir controladores compatibles con los controladores SCSI de Adaptec. Los controladores son necesarios para escribir una imagen directamente en un CDR SCSI compatible con Norton Ghost.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Añadir un archivo a la plantilla multitarjeta

Puede añadir archivos a la plantilla y personalizar los archivos Autoexec.bat y Config.sys del paquete de disco de arranque resultante. Se trata de controladores o programas ejecutables de DOS, pero puede añadir cualquier tipo de archivo. Los archivos que se añadan a la plantilla aparecerán en la lista situada a la derecha del botón.

Si esta plantilla es multitarjeta, su configuración reemplaza a la de los archivos o modificaciones adicionales.

Para añadir un archivo a la plantilla multitarjeta

1	En la ventana Propiedades de la plantilla, en la ficha Avanzadas, haga clic en Nueva.

2	En el campo Autoexec.bat, escriba las entradas adicionales para el controlador.

Escriba dichas entradas antes de los comandos relacionados con la red, como Netbind.com o el archivo ejecutable del controlador de paquetes.

3	En el campo Config.sys, escriba las líneas adicionales para el controlador.

Escriba dichas entradas antes de cargar dispositivos relacionados con el controlador para asegurar que los controladores se cargan antes que los controladores de los dispositivos de red principales especificados en la página del controlador de red.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Añadir un controlador de paquetes al Asistente de arranque de Ghost

Normalmente, los controladores de paquetes son archivos ejecutables de DOS (con la extensión de nombre de archivo .com o .exe) que se cargan desde el archivo Autoexec.bat antes de cargar Norton Ghost. Norton Ghost se comunica directamente con el controlador de paquetes para utilizar los servicios proporcionados por la tarjeta de red.

Para añadir un controlador de paquetes al Asistente de arranque de Ghost

1	En el campo Archivo ejecutable del controlador, escriba la ubicación del controlador de paquetes, de forma que el Asistente de arranque de Ghost pueda copiar el archivo a la plantilla actual.

Los controladores de paquetes suelen estar incluidos en el disco de controladores que viene con la tarjeta de red. Si va a instalar el controlador de paquetes desde los discos originales de su tarjeta de red, puede encontrarse en un directorio llamado Packet o Pktdrv.

2	En el campo Parámetros, escriba los parámetros de la línea de comando si la tarjeta de red los requiere.

Estos parámetros varían de un controlador a otro y suelen ser opcionales en las tarjetas de red Plug-and-Play. Consulte la documentación de la tarjeta de red. Suele incluirse como un archivo Léame.txt, en el mismo directorio que el propio controlador.

3	Haga clic en Seleccionar automáticamente para que Ghost determine el mejor modo de multidifusión en función de la información del controlador de paquetes.

Si el modo de selección automática no funciona, pruebe con el modo de recepción 5. Si tampoco funciona, pruebe con el modo de recepción 6.

Aunque Norton Ghost no es compatible con la multidifusión de imágenes de Ghost, es necesario configurar un modo de multidifusión.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Añadir un controlador NDIS2 al Asistente de arranque de Ghost

Los controladores NDIS2 funcionan con el Cliente de redes Microsoft. Los controladores NDIS2 se usan en DOS y se cargan desde el archivo Config.sys de DOS.

Para añadir un controlador NDIS2 al Asistente de arranque de Ghost

1	En la ventana Propiedades de la plantilla, en la ficha Controlador NDIS, haga clic en Configuración.

2	Busque el controlador NDIS2.

En muchos casos, Ghost puede determinar de forma automática los demás parámetros de la red. Al buscar el directorio que contiene el controlador, busque una carpeta llamada Ndis o Ndis2. Si hay una carpeta DOS y una carpeta OS2, seleccione la carpeta DOS.

3	Escriba el nombre de archivo de DOS para el controlador NDIS2.

4	En el campo Controlador, escriba el nombre interno del controlador.

Este nombre se utiliza cuando se genera el archivo de configuración Protocol.ini y siempre debe terminar con el carácter $. Si el programa de instalación no rellena este campo, lea el archivo Protocol.ini de ejemplo que se encuentra en el mismo directorio del controlador para conocer su nombre.

5	En el campo Parámetros, escriba los parámetros del archivo de configuración Protocol.ini.

Si utiliza el programa de instalación para completar automáticamente esta página, verá los parámetros que debe ajustar. En la mayor parte de las tarjetas Plug-and-Play, todos son opcionales, de forma que puede aceptar los valores predeterminados o dejar el campo en blanco.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].


Añadir parámetros de línea de comando a un paquete de arranque

Puede incluir parámetros de línea de comandos en un paquete de arranque para hacer que Norton Ghost realice ciertas acciones.

Para obtener más información, remítase a la Guía del usuario de Norton Ghost.

En el ejemplo siguiente, los parámetros indican a Norton Ghost que copie el disco principal como una imagen en otra unidad.

-clone,mode=dump,src=1,dst=d:\backups\maindrv.gho

Parámetros de clonación	Descripción
mode=dump	Vuelca una imagen.
src=1	Especifica que la unidad de origen es la unidad 1.
dst=D:\Backups\Maindrv.gho	Guarda la imagen en el archivo D:\Backups\Maindrv.gho


Versión DOS

El Asistente de arranque de Ghost incluye IBM PC-DOS en un disco de arranque. Sin embargo, es posible que un disco de arranque con IBM PC-DOS no se pueda iniciar en todos los equipos. Al crear un disco de arranque puede incluir MS-DOS en lugar de IBM PC-DOS.

Si usa MS-DOS, debe instalar MS-DOS en el equipo en el que está creando el disco de arranque. Si utiliza un disquete formateado en un equipo con Windows 9x, instale los archivos de MS-DOS durante el proceso de creación del disco de arranque. Cuando formatee el disquete en el equipo con Windows 9x, debe copiar los archivos de sistema.


Instalar MS-DOS en el equipo
Para instalar MS-DOS en el equipo

1	Introduzca un disco vacío en la unidad A: de un equipo con Windows 9x.

2	Haga doble clic en el icono Mi PC.

3	Haga clic con el botón secundario del ratón en la unidad A y haga clic en Formatear.

4	Haga clic en Copiar archivos de sistema.

5	Inserte el disquete formateado en la unidad A del equipo donde se ejecuta el Asistente de arranque de Ghost.

6	En este asistente, haga clic en Obtener MS-DOS en la ventana de versión de DOS.

Si desea obtener más información, haga clic aquí [image].